%%2008.7.7 v1.4
\documentclass[mitech]{examination}
\AtBeginDocument{\special{papersize=\the\paperwidth,\the\paperheight}
\special{pdf: pagesize height \the\paperheight \space width \the\paperwidth}}
\usepackage{mystyle}
%
\指定{試験科目}{}
\指定{担当者}{井上浩一}
%
%\指定{問題枚数}{2}
\設定{両面}
%
%\設定{答案用紙}
%  \設定{答案Ｂ４}
%  \指定{答案用紙枚数}{1}
%\設定{計算用紙}
%  \設定{計算Ｂ４}
%  \指定{計算用紙枚数}{1}
%
\指定{参照物}{1}
% 1=参照一切不可 2=参照全て可 3=電卓に限り可 4=その他
%\指定{その他}{}
\指定{回収物}{1}
% 1=なし 2=問題用紙 3=計算用紙 4=その他
%\指定{その他回収物}{}
%
\指定{試験日}{平成　　年　　月　　日　　時限}
%
\begin{document}
\problem 
\vfill
\problem 
\vfill
\newpage
\problem 
\vfill
\problem 
\vfill
\newpage
\problem 
\vfill
\problem 
\vfill
\newpage
\problem 
\vfill
\problem 
\vfill
\end{document}
